-- Forzar zona horaria Atlantic/Canary en TODAS las sesiones
-- Esto anula cualquier configuración del cliente

-- 1. Establecer timezone por defecto para la base de datos
ALTER DATABASE checklist_db SET timezone TO 'Atlantic/Canary';
ALTER DATABASE syntria_db SET timezone TO 'Atlantic/Canary';

-- 2. Establecer timezone por defecto para todos los usuarios
ALTER ROLE checklist_user SET timezone TO 'Atlantic/Canary';
ALTER ROLE syntria_user SET timezone TO 'Atlantic/Canary';
ALTER ROLE postgres SET timezone TO 'Atlantic/Canary';

-- 3. Verificar configuración actual
SHOW timezone;

-- 4. Para aplicar los cambios, desconectar y reconectar
-- O forzar: SELECT pg_reload_conf();
